LIBRARY zlib1.dll
EXPORTS
adler32
adler32_combine
adler32_combine64
compress
compress2
compressBound
crc32
crc32_combine
crc32_combine64
deflate
deflateBound
deflateCopy
deflateEnd
deflateInit2_
deflateInit_
deflateParams
deflatePrime
deflateReset
deflateSetDictionary
deflateSetHeader
deflateTune
get_crc_table
gzbuffer
gzclearerr
gzclose
gzclose_r
gzclose_w
gzdirect
gzdopen
gzeof
gzerror
gzflush
gzgetc
gzgets
gzoffset
gzoffset64
gzopen
gzopen64
gzprintf
gzputc
gzputs
gzread
gzrewind
gzseek
gzseek64
gzsetparams
gztell
gztell64
gzungetc
gzwrite
inflate
inflateBack
inflateBackEnd
inflateBackInit_
inflateCopy
inflateEnd
inflateGetHeader
inflateInit2_
inflateInit_
inflateMark
inflatePrime
inflateReset
inflateReset2
inflateSetDictionary
inflateSync
inflateSyncPoint
inflateUndermine
uncompress
zError
zlibCompileFlags
zlibVersion
